Protokoll vom: 23.8.1995 Seite 1

Projektgruppe Systementwurf 94-95 Burkhard Reike

Beginn: 13:00 Uhr Ort: Arbeitsgruppenraum C2.227

Tagesordnung:

1 Herr Rammig und Christoph begrüßen die Anwesenden (3 Leute)

2 Die Teilnehmer verabschieden sich bis zur nächsten Sitzung am 13.9.95