Protokoll vom: 15.12.1994 Seite 1

Projektgruppe Systementwurf 94-95 Ralf Jungblut

Alle Mitglieder der Projektgruppe Systementwurf waren anwesend. Feststellung: Große Mohrenköpfe erfreuten sich großer Beliebtheit!

Am Anfang wurde der erste Teile der gebundenen Sammlungen der Vorträge verteilt und zwei Statements gegeben:

1. Es ist eine Adapterkarte für die Sun vorhanden, um die hardwaremäßige Simulation zu ermöglichen. 2. Es ist noch nicht geklärt, ob ein 601-Prozessorboard zur Verfügung stehen wird. Dann wurden die P30-Skripte besprochen, bei denen folgende Punkte noch bearbeitet werden müssen: Interface:

- Folie für Schaltung (Abb. 3): D(13) muß zum Datenbus laufen!

- Das Anhalten der Integer-Unit bedingt auch ein Anhalten des D(13)-Schieberegisters - Daraus ergibt sich die Frage nach der Erkennbarkeit des Status der IU - Das Konzept für die Umschaltmimik muß nochmal überarbeitet werden - Punkt 4.2.1: Die Befehlsformate sind noch zu definieren - Die Schnittstelle zum Rechenkern ist noch zu klären Rechenkern:

- Es sind noch leichte allgemeine Änderungen sind nötig Benutzerinterface: (nicht besprochen, aber akzeptiert) Betriebssystem:

- Punkt 3.2: Punkt 1 muß deutlicher formuliert werden - Das gesamte Skript muß klarer formuliert werden Insgesamt wurden alle P30-Skripte akzeptiert. Lediglich die o.g. Nacharbeiten sind noch auszuführen. Damit ist die P30-Phase beendet. Es folgt eine Neuaufteilung der Gruppe:

1. SFU-Interface (Konstruktion, Simulation von W. Hardt) Lars Werner, Andreas Henning, Edwin Jean-Baptiste, Thorsten Kukuk, Burkhard Reike 2. Rechenkern-Algorithmenentwurf (Speedchart) Ralf Jungblut, Sven Marcus, Jürgen Hochwald 3. Rechenkern-Analyse (Datentyp-Konvertierung, Operationen, Teilrechenwerke) Frank Ullmann, Michael Niechziol, Claas Vieler, Thomas Bellanger, Holger Willmer 4. Benutzerinterface (Software, Bildschirmausgabe, Testumgebung) auf späteren Zeitpunkt verschoben. Das war’s.